IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0
0.1
1
0.1
LINE
0
0.2
1
0.2
LINE
0
0.5
1
0.5
LINE
0
0.6
1
0.6
LINE
0
0.7
1
0.7
LINE
0
1
1
1
LINE
0.5
0
0.5
0.1
LINE
0.25
0.1
0.25
0.2
LINE
0.75
0.1
0.75
0.2
LINE
0.5
0.5
0.5
0.6
LINE
0.25
0.6
0.25
0.7
LINE
0.75
0.6
0.75
0.7
LINE
1
0
1
0.1
LINE
1
0.5
1
0.6
LINE
1
0.2
1
0.5
LINE
0.5
0.7
0.5
1
